\documentclass{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{showframe}

\begin{document}
\large


Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle
poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza
do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany
przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym.

\smallskip

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle
poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza
do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany
przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym.

\medskip


Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle
poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza
do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany
przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym.

\bigskip

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle
poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza
do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany
przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym.

\clearpage

\vspace*{\stretch{1}}
\begin{center}
\LARGE{\bf Tytuł i autor}
\end{center}
\vspace*{\stretch{5}}

\pagebreak

To jest \hspace{2.5cm} odstęp poziomy równy 2,5~cm. A to jest%\\[1.5in] 
\vspace{1.5in}
odstęp pionowy równy 1,5~cala.\\
Odstępy można rozciagać \hspace{\stretch{1}} tak, żeby wypełniły cały wiersz.\\
Można też ustalać proporcje między odstępami w wierszu: \\
x\hspace{\stretch{1}} y \hspace{\stretch{3}} z\\
Albo wypełnić \hfill do końca wiersza.\\
Albo wypełnić 
\vfill
do końca strony.

\end{document}

