
{Mass fraction, Y}{Pre-chamber}{CVC chamber}{nozzle}
{Case 4.1 Reactive}{Case 4.2 Inert H} 
CH$_{4}$ & 0 & 0 & 0 & 0.0552 
Ar & 1.21e-2 & 0.2248 & 0.4755 & 0 
CO & 3.40e-2 & 0 & 0 & 0 
CO$_{2}$ & 1.11e-1 & 0 & 0 & 0
H & 6.08e-5 & 0 & 0 & 0 
H$_{2}$ & 1.01e-3 & 0 & 0 & 0 
H$_{2}${O} & 1.23e-1 & 0 & 0 & 0 
NO & 3.31e-3 & 0 & 0 & 0 
N$_{2}$ & 7.08e-1 & 0.6847 & 0.3092 & 0.7247 
O & 2.41e-4 & 0 & 0 & 0 
OH & 3.64e-3 & 0 & 0 & 0 
O$_{2}$ & 2.65e-3 & 0 & 0 & 0.2201 
Temperature (K) & 2670 & 2670 & 2670 & 300 
Pressure (bar) & 6 & 6 & 6 & 1 
